Node 1

Oracle Instance A

Node 2 Node 3 Node 4

High Performance Switch

Parallel HTTPD/ Oracle7 Server

VSD/HSD

A Shared Database

Web Server A

Oracle Instance B

Oracle Instance C

Oracle Instance D

Web Client 2 Web Client 3 Web Client 4

HTTP

News Gatherer

Mail Gatherer

News Server

Mail Server

NNTP

Email

www.merlin

Web Server B

www.merlin2

Web Server C

www.merlin3

Web Server A

www.merlin4

Web Client 5

CGI CGI CGI CGI

Web Client 1