DLM Client DLM Lib

DLM Client DLM Lib

DLM Daemon DLM Lib

DLM Client DLM Lib Shared Memory Lock Database DLM Lib DLM Monitor

Node A

DLM Client DLM Lib

DLM Client DLM Lib

DLM Daemon DLM Lib

DLM Client DLM Lib Shared Memory Lock Database DLM Lib DLM Monitor

Node B

1 2 3