Throughput RMI / KaRMI

0

                                                                                                                    5000

                                                                                                           10000

                                                                                                           15000

                                                                                                           20000

                                                                                                           25000

0 100000 200000 300000

packet size #bytes
throughput KByte/s

RMI/Ethernet

RMI/ParaStation

KaRMI/ParaStation