mpiJava current status JDK 1.1.6 1.2b3 green native 1.0 p4 patched hang (allgather and bsend) same as 1.1.6 somtimes hang(range.java) mpich p4 error(MPI.init) same as 1.1.6 O.K but test suite exit in abort.java 1.1.1 p4 patched — — —

globus error(MPI.init) — — sun mpi error(MPI.init) ? error(MPI.init) lam mpi test suite hang ? ?