\documentstyle[psfig]{article}

\begin{document}
\setlength{\oddsidemargin}{1mm}
\setlength{\marginparwidth}{0in}
\setlength{\marginparsep}{0in}
\setlength{\evensidemargin}{1mm}

%\setlength{\rightmargin}{10cm} 
%\sloppy
 
%\pagestyle{plain}
mpiJava  status

\begin{tabular}{|l|l|l||l|l|l|}  \cline{4-6}
\multicolumn{3}{l||}{}  &\multicolumn{3}{c|}{JDK} \\ \cline{4-6}
\multicolumn{3}{l||}{}  &\multicolumn{1}{c|}{1.1.6} &\multicolumn{2}{c|}{1.2b3} \\ \cline{5-6} 
\multicolumn{3}{l||}{}  &  &\multicolumn{1}{|c|}{green} &\multicolumn{1}{c|}{native}  \\ \hline \hline
%                         1.1                          green  native
       &1.0   &p4 patched  &hang (allgather and bsend) &same as 1.1.6 &somtimes hang(range.java) \\ \cline{2-6}

%mpich  &      &p4  &segmentation fault(MPI.init) &same as 1.1.6 &O.K but test suite exit in abort.java \\ \cline{3-6}
mpich  &      &p4  &error(MPI.init) &same as 1.1.6 &O.K but test suite exit in abort.java \\ \cline{3-6}
       &1.1.1 &p4 patched &--- &--- &--- \\ \cline{3-6}
       &      &globus     &error(MPI.init) &--- &--- \\ \hline

\multicolumn{3}{|l||}{sun mpi}  &error(MPI.init) &? &error(MPI.init) \\ \hline

%\multicolumn{3}{|l||}{lam mpi}  &test suite hang but each works fine &? &?\\ \hline
\multicolumn{3}{|l||}{lam mpi}  &test suite hang  &? &?\\ \hline

\end{tabular}

\end{document}
