ARCHCFLAGS	=	-DSYSVBFUNC -DSYSVSTR -DNOGETDTBLSIZ -DSYSVSIGNAL -DNOWAIT3 -DNOUNIXDOM
ARCHDLIB	=	-lnsl -lsocket -lthread
ARCHDOBJ	=
ARCHLIB	=	-lnsl -lsocket -lthread
HASRANLIB	=	f
PVM_ARCH	=	SUNMP
CC	=	gcc
