CIPRIME CNCVHL                                                          CNCVHL      1
      COMMON /CVHL/ VOLTHL(5,NB*2/3),GFREQ(4,NM),GFVOLT(5,NM)           CNCVHL      2
     &             ,GACCEL(4,NM)                                        CNCVHL      3
