CIPRIME CNHL20                                                          CNHL20      1
      COMMON /HL20/ NHV,KHVBUS(20),HVVALU(20),HVBOND,HVTIME(20)         CNHL20      2
     &           ,  NLV, LVBUS(20),VLVALU(20),VLBOND,VLTIME(20)         CNHL20      3
     &           ,  JHV,JHVBUS(20),RHVVAL(20),RHVBON,RHVTIM(20)         CNHL20      4
     &           ,  JLV,JLVBUS(20),RVLVAL(20),RVLBON,RVLTIM(20)         CNHL20      5
     &           ,NHFRQ,ITHGEN(20),GHFVAL(20),GHFBON,GHFTIM(20)         CNHL20      6
     &           ,NLFRQ,JTHGEN(20),GLFVAL(20),GLFBON,GLFTIM(20)         CNHL20      7
     &           , NHAP,KTHGEN(20),GHAPVA(20),GHAPBO,GHAPTI(20)         CNHL20      8
     &           , NLAP,LTHGEN(20),GLAPVA(20),GLAPBO,GLAPTI(20)         CNHL20      9
     &           ,NHFIV,MTHGEN(20),GHFIVA(20),GHFIBO,GHFITI(20)         CNHL20     10
     &           ,NLFIV,NTHGEN(20),GLFIVA(20),GLFIBO,GLFITI(20)         CNHL20     11
