CIPRIME CNPT                                                            CNPT        1
      COMMON /PT/                                                       CNPT        2
     1 NT,NTT,NPGEN,NBFT,IFNBUS,NLBS,NKCUR,NKMVA,NMOTL,NSVC,NRANI,NTCPS CNPT        3
     2,NSDB,NTSCL,NVBS,NPFL,KLINE,KCBUS,KCDC,MDCLK,NTTL,NADX            CNPT        4
     3,IPNODE,IPNODX,ICNODE,ICNODX,IBNODE,IBNODX,IMNODE,IMNODX          CNPT        5
     4,ITNODE,ITNODX,ISVNOE,ISVNOX,ITCNOE,ITCNOX,ILNODE,ILNODX          CNPT        6
     5,IRANOE,IRANOX,ITPNOE,ITPNOX,IDBNOE,IDBNOX,IDCNOE,IDCNOX          CNPT        7
     6,NRF,ITRF,NL,NLFBUS,NSEL,NGSREC,IBGSTA                            CNPT        8
     7,LASTV1,LASTV2,LASTCU,NLAST,JLAST,NETVAL                          CNPT        9
     8,NETBRA,NRESU,JSOUR,NTUAL,NAUTB                                   CNPT       10
     9,NAUT,LRTEMP,LUFVDB,LUFREQ,LGUFRE,LDPDA,LDLSO,LSLBOR,LDCOSR       CNPT       11
     A,LVDLDR,LSCGRE,LUFLTR,LDISTR,LRCPRA,LRESTD,LOCRE,LDCSI,IKCNOD     CNPT       12
     1,IKCNOX,IKPNOD,IKPNOX,NLOD,NKLOAD,NDLR,NLB1,NLB2,NKC1             CNPT       13
     2,NKC2,NKM1,NKM2,LOBUS,IKCUR,IKMVA,LBOLD                           CNPT       14
     3,NACTOT,NACBUS,NACBU2,NACLIN,NCLD,NISBUS,DOFFST,NIMLVT,JIMLVT     CNPT       15
     4,ILBOIL                                                           CNPT       16
