CIPRIME CNB19                                                           CNB19       1
      COMMON /B19/ XCMMX,BASPC,FQBASE,WOBASE,WXBASE,ITABLE,I16B,I16B2   CNB19       2
     &                                                   ,I16B3,I16BH   CNB19       3
