CIPRIME CNEXC                                                           CNEXC       1
      COMMON /EXC/ PDGN,PQGN,CDGN,CQGN,EFDN,CFDN,CT,ET,AT,BASPRN,V1     CNEXC       2
     &,XVARB,VRMAX,VRMIN,VEMAX,VEMIN,VMMAX,VMMIN,EFMX,EFMN,SPDPU,REFMX  CNEXC       3
     &,DELOMG,DOMG,PACCL,VSI1,VSI2,N,NLF,KN,IVTN,IEXN,ISTABN,IUALN      CNEXC       4
     &,ITEBN,IMXLN,ICO,JCO,JG,JE,JS,JU,JGG,JGS,JTB,JMX,IE,IY,IU,MT      CNEXC       5
     &,CFEXC,DEADBD,INPUTR,KN2,IFLTRN,JF,ALP1,ALP2,ALP3,ALP4            CNEXC       6
     *,LVUEL,LVOEL,LVS,GUST(10),IUST(10)                                CNEXC       7
