CIPRIME CNGDAT                                                          CNGDAT      1
      COMMON /GDAT/ XADK,XAQK,XALK,RK,XFLK,RFK                          CNGDAT      2
     1,XKQLK,RKQK,XKDLK,RKDK,XKQ1K,RKQ1K,XKD2K                          CNGDAT      3
     2,RKD2K,XKQ2K,RKQ2K,XRC1K,XRC2K,SD,SDI,SQ,SQI                      CNGDAT      4
     3,HMK,DAMPK,JM,CSGN,CGGN,CS(9),CG(9),XHHM(4,9),HPLP(3)             CNGDAT      5
      COMMON /GDATI/ JHPLP,IHPLP(3)                                     CNGDAT      6
