CIPRIME CNPARX                                                          CNPARX      1
      COMMON /NPARX/ PI,PI2,PII,NXB,NXPL,NXTR,NXTR2,MXMONL,MXP,NXM      CNPARX      2
     &,NXG,NXMT,NXSR,MXADAT,MXASCH,NXDG,NXDCL,NXZL,NXZL1,MNLBS,NXDAT    CNPARX      3
     &,KXIPTR,NXG1,NXL2,NXL3,NXLS,MXNVAR,NBV6,NBV7,NBV,NXSID,N99999     CNPARX      4
