CIPRIME CNVOLT                                                          CNVOLT      1
      COMPLEX VOLT,CINF                                                 CNVOLT      2
C      COMPLEX VOLT,CINF,CCINF                                          CNVOLT      3
*IF -MI2                                                                CNVOLT      4
      INTEGER*2 KCINF                                                   CNVOLT      5
*ENDIF                                                                  CNVOLT      6
      COMMON /VOLT/ VOLT(NB),CINF(NM*3),KCINF(NM*3),KFBUS               CNVOLT      7
