CIPRIME BUFBIG                                                          BUFBIG      1
C     BUFBIG.INC Buffer to store data read in from BIN file             BUFBIG      2
C                                                                       BUFBIG      3
      DIMENSION XA(MXPT,MXPLOT),YA(MXPT,MXPLOT),LCH(MCHNL),             BUFBIG      4
     *  LRECFD(MCHNL,2)                                                 BUFBIG      5
      COMMON /BIGBUF/ LCH,LRECFD,XA,YA                                  BUFBIG      6
C                                                                       BUFBIG      7
