CIPRIME GTIT1                                                           GTIT1       1
C-------------------------------------------------------                GTIT1       2
C                                                                       GTIT1       3
      DATA GRPTIL(1),GRPTIL(2),GRPTIL(3),GRPTIL(4),GRPTIL(5)            GTIT1       4
     1/'GENERATOR TERMINAL VOLTAGE (PU)'                                GTIT1       5
     2,'GENERATOR REAL POWER (MW)'                                      GTIT1       6
     3,'GENERATOR REACTIVE POWER (MVAR)'                                GTIT1       7
     4,'GENERATOR ABSOLUTE ANGLE (DEG)'                                 GTIT1       8
     5,'GENERATOR SPEED (HZ)'/                                          GTIT1       9
                                                                        GTIT1      10
      DATA GRPTIL(6),GRPTIL(7),GRPTIL(8),GRPTIL(9),GRPTIL(10)           GTIT1      11
     6/'GENERATOR TORQUE (SYNC. MW)'                                    GTIT1      12
     7,'GENERATOR FIELD VOLTAGE (PU) '                                  GTIT1      13
     8,'GENERATOR FIELD CURRENT (PU)'                                   GTIT1      14
     9,'GENERATOR TERMINAL CURRENT (REAL)'                              GTIT1      15
     A,'GENERATOR TERMINAL CURRENT (IMAG)'/                             GTIT1      16
                                                                        GTIT1      17
      DATA GRPTIL(11),GRPTIL(12),GRPTIL(13),GRPTIL(14),GRPTIL(15)       GTIT1      18
     1/'GENERATOR APPARENT IMPEDANCE (REAL)'                            GTIT1      19
     2,'GENERATOR APPARENT IMPEDANCE (IMAG)'                            GTIT1      20
     1,'EXCITER COMPENSATOR OUTPUT (VREG)'                              GTIT1      21
     2,'STABILIZER OUTPUT (VSO)'                                        GTIT1      22
     3,'UNDER-EXCITED LIMITER OUTPUT (VUAL)'/                           GTIT1      23
                                                                        GTIT1      24
      DATA GRPTIL(16),GRPTIL(17),GRPTIL(18),GRPTIL(19),GRPTIL(20)       GTIT1      25
     4/'GOVERNOR STABILIZER OUTPUT (GSO)'                               GTIT1      26
     1,'CONTROL VALVE OUTPUT (FACV)'                                    GTIT1      27
     2,'INTERCEPT VALVE OUTPUT (FAIV)'                                  GTIT1      28
     3,'A FUNCTION OF INTERCEPT VALVE (AIV)'                            GTIT1      29
     4,'PILOT VALVE POSITION (PVP)'/                                    GTIT1      30
                                                                        GTIT1      31
      DATA GRPTIL(21),GRPTIL(22),GRPTIL(23),GRPTIL(24),GRPTIL(25)       GTIT1      32
     5/'CTRL & INTERCEPT VALVE INPUT (XVS1)'                            GTIT1      33
     1,'INDUCTION MOTOR TERMINAL VOLTAGE '                              GTIT1      34
     2,'INDUCTION MOTOR REAL POWER (MW)'                                GTIT1      35
     3,'INDUCTION MOTOR REAC POWER (MVAR)'                              GTIT1      36
     4,'INDUCTION MOTOR SPEED (HZ)'/                                    GTIT1      37
                                                                        GTIT1      38
      DATA GRPTIL(26),GRPTIL(27),GRPTIL(28),GRPTIL(29),GRPTIL(30)       GTIT1      39
     5/'INDUCTION MOTOR CURRENT (PU) '                                  GTIT1      40
     6,'INDUCTION MOTOR MECH. TORQUE (PU)'                              GTIT1      41
     1,'REACTOR BUS VOLTAGE'                                            GTIT1      42
     2,'REACTOR SENSING TERMINAL VOLTAGE'                               GTIT1      43
     3,'REACTOR VAR OUTPUT'/                                            GTIT1      44
                                                                        GTIT1      45
      DATA GRPTIL(31),GRPTIL(32),GRPTIL(33),GRPTIL(34),GRPTIL(35)       GTIT1      46
     1/'NON LINEAR LOAD VOLTAGE MAG. (PU)'                              GTIT1      47
     3,'NON LINEAR LOAD CURRENT MAG. (PU)'                              GTIT1      48
     5,'NON LINEAR LOAD BUS P (MW)'                                     GTIT1      49
     6,'NON LINEAR LOAD BUS Q (MVAR)'                                   GTIT1      50
     7,'NON LINEAR LOAD BUS FREQ. (HZ)'/                                GTIT1      51
                                                                        GTIT1      52
      DATA GRPTIL(36),GRPTIL(37),GRPTIL(38),GRPTIL(39),GRPTIL(40)       GTIT1      53
     1/'LINE MW FLOW'                                                   GTIT1      54
     2,'LINE MVAR FLOW'                                                 GTIT1      55
     3,'LINE CURRENT MAGNITUDE (PU)'                                    GTIT1      56
     4,'LINE CURRENT ANGLE (DEG)'                                       GTIT1      57
     5,'LINE APPARENT IMPEDANCE (R)'/                                   GTIT1      58
                                                                        GTIT1      59
      DATA GRPTIL(41),GRPTIL(42),GRPTIL(43),GRPTIL(44),GRPTIL(45)       GTIT1      60
     6/'LINE APPARENT IMPEDANCE (X)'                                    GTIT1      61
     1,'INTERFACE MW FLOW'                                              GTIT1      62
     1,'INTERFACE MVAR FLOW'                                            GTIT1      63
     1,'BUS VOLTAGE MAGNITUDE (PU)'                                     GTIT1      64
     2,'BUS VOLTAGE ANGLE (DEG)'/                                       GTIT1      65
                                                                        GTIT1      66
      DATA GRPTIL(46),GRPTIL(47),GRPTIL(48),GRPTIL(49)                  GTIT1      67
     1/'PU CONVERTER AC VOLTAGE'                                        GTIT1      68
     2,'CONVERTER DC VOLTAGE (KV)'                                      GTIT1      69
     3,'CONVERTER DC CURRENT (KA)'                                      GTIT1      70
     4,'CONVERTER ALPHA (DEG)'/                                         GTIT1      71
                                                                        GTIT1      72
      DATA GRPTIL(50),GRPTIL(51),GRPTIL(52),GRPTIL(53)                  GTIT1      73
     1/'CONVERTER GAMMA (DEG/PU)'                                       GTIT1      74
     2,'CONVERTER P (MW) INJECTION'                                     GTIT1      75
     3,'CONVERTER Q (MVAR) INJECTION'                                   GTIT1      76
     4,'VOLTAGE OF DC BUS (KV)'/                                        GTIT1      77
                                                                        GTIT1      78
      DATA GRPTIL(54),GRPTIL(55),GRPTIL(56)                             GTIT1      79
     1/'GENERATOR AND CONTROL STATES'                                   GTIT1      80
     2,'GENERATOR AND CONTROL YVAR'                                     GTIT1      81
     3,'DC CONTROL BLOCK OUTPUT'/                                       GTIT1      82
                                                                        GTIT1      83
      DATA GRPTIL(57),GRPTIL(58),GRPTIL(59),GRPTIL(60)                  GTIT1      84
     1/'USER DEFINED EXCITER BLOCK OUTPUT'                              GTIT1      85
     2,'USER DEFINED STABILIZER BLK OUTPUT'                             GTIT1      86
     3,'USER DEFINED UNDER EXC BLK OUTPUT'                              GTIT1      87
     4,'USER DEFINED GOVERNOR BLOCK OUTPUT'/                            GTIT1      88
                                                                        GTIT1      89
      DATA GRPTIL(61),GRPTIL(62),GRPTIL(63),GRPTIL(64)                  GTIT1      90
     1/'USER DEFINED SVC BLOCK OUTPUT'                                  GTIT1      91
     2,'USER DEFINED RANI BLOCK OUTPUT'                                 GTIT1      92
     3,'USER DEFINED STC BLOCK OUTPUT'                                  GTIT1      93
     4,'USER DEFINED SPS BLOCK OUTPUT'/                                 GTIT1      94
                                                                        GTIT1      95
*IF -LTSP                                                               GTIT1      96
      DATA GRPTIL(65)                                                   GTIT1      97
     1/'USER DEFINED SBD BLOCK OUTPUT'/                                 GTIT1      98
C.......................................................                GTIT1      99
C                                                                       GTIT1     100
*ENDIF                                                                  GTIT1     101
*IF LTSP                                                                GTIT1     102
*ENDIF                                                                  GTIT1     297
