

\documentstyle[11pt]{article}

\input{psfig}

\textwidth=6.0in
\textheight=8.5in
\topmargin=-0.5in
\oddsidemargin=0.25in
 

\begin{document}

\setcounter{page}{60}
\setcounter{figure}{14}

\begin{figure}
\vspace*{8.0truein} 
\caption{Decision model for interpreting transient stability output.}
\label{fig:StabAnal}
\end{figure}


\begin{figure}
\vspace*{8.0truein} 
\caption{Decision model for using transient stability analysis to find 
stability limits.}
\label{fig:StabLim}
\end{figure}



\end{document}


