\centerline{Table 4}
\centerline{Fermion update time (sec) on 64K Connection Machine}
\centerline{for various levels of programming}
\medskip
\hoffset=0truein
\voffset=0truein
\centerline{
\hbox{\vbox{ \tabskip=0pt \offinterlineskip
\def\tablerule{\noalign{\hrule}}
\halign{\strut#& \vrule#&
\hfill#\hfill &\vrule#&
\hfill#\hfill &\vrule#&
\hfill#\hfill &\vrule#&
\hfill#\hfill &\vrule#&
\hfill#\hfill &\vrule#
\tabskip=0pt\cr
\tablerule
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&\cr
&&\enskip Programming level \enskip
&&\enskip Calc. time \enskip
&&\enskip Comm. time \enskip
&&\enskip Total time \enskip
&&\enskip Mflops \enskip
&\cr
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&\cr
\tablerule
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&\cr
&& All in *Lisp         && 8.7   && 4.5 && 13.2   &&  900 &\cr
&& Inner loop in CMIS   && 3.3   && 3.9 &&  7.2   && 1650 &\cr
&& Multi-wire CMIS$^\dagger$  && $<$ 3.3 && 0.5 &&  $<$ 3.8 && $>$ 3100 &\cr
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&height2pt&
\omit&\cr
\tablerule
}}}}
\smallskip
\centerline{$^\dagger$ projected numbers}
