
 Matrix Size : 8
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 8,8 Matrix multiplication , elapsed time : 1
 
 Distribution takes 1
 Preconditioning takes 0

 Multiplication takes 2

 Matrix Size : 16
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 16,16 Matrix multiplication , elapsed time : 5
 
 Distribution takes 13
 Preconditioning takes 2

 Multiplication takes 6

 Matrix Size : 32
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 32,32 Matrix multiplication , elapsed time : 40
 
 Distribution takes 20
 Preconditioning takes 6

 Multiplication takes 18

 Matrix Size : 32
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 32,32 Matrix multiplication , elapsed time : 40
 
 Distribution takes 12
 Preconditioning takes 8

 Multiplication takes 29

 Matrix Size : 32
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 32,32 Matrix multiplication , elapsed time : 41
 
 Distribution takes 20
 Preconditioning takes 17

 Multiplication takes 58

 Matrix Size : 64
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 64,64 Matrix multiplication , elapsed time : 363
 
 Distribution takes 20
 Preconditioning takes 19

 Multiplication takes 121

 Matrix Size : 64
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 64,64 Matrix multiplication , elapsed time : 364
 
 Distribution takes 23
 Preconditioning takes 38

 Multiplication takes 218

 Matrix Size : 64
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 64,64 Matrix multiplication , elapsed time : 364
 
 Distribution takes 25
 Preconditioning takes 258

 Multiplication takes 429

 Matrix Size : 128
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 128,128 Matrix multiplication , elapsed time : 2932
 
 Distribution takes 86
 Preconditioning takes 106

 Multiplication takes 753

 Matrix Size : 128
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 128,128 Matrix multiplication , elapsed time : 2932
 
 Distribution takes 83
 Preconditioning takes 230

 Multiplication takes 1365

 Matrix Size : 128
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 128,128 Matrix multiplication , elapsed time : 2932
 
 Distribution takes 84
 Preconditioning takes 981

 Multiplication takes 2558

 Matrix Size : 256
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 256,256 Matrix multiplication , elapsed time : 24101
 
 Distribution takes 345
 Preconditioning takes 659

 Multiplication takes 5205

 Matrix Size : 256
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 256,256 Matrix multiplication , elapsed time : 24100
 
 Distribution takes 344
 Preconditioning takes 2524

 Multiplication takes 11363

 Matrix Size : 256
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 256,256 Matrix multiplication , elapsed time : 24102
 
 Distribution takes 339
 Preconditioning takes 6788

 Multiplication takes 19811

 Matrix Size : 512
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 512,512 Matrix multiplication , elapsed time : 226281
 
 Distribution takes 1384
 Preconditioning takes 11807

 Multiplication takes 46354






 Matrix Size : 16
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 16,16 Matrix multiplication , elapsed time : 5
 
 Distribution takes 19
 Preconditioning takes 4

 Multiplication takes 8

 Matrix Size : 24
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 24,24 Matrix multiplication , elapsed time : 17
 
 Distribution takes 16
 Preconditioning takes 5

 Multiplication takes 15

 Matrix Size : 32
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 32,32 Matrix multiplication , elapsed time : 40
 
 Distribution takes 19
 Preconditioning takes 5

 Multiplication takes 19

 Matrix Size : 32
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 32,32 Matrix multiplication , elapsed time : 41
 
 Distribution takes 18
 Preconditioning takes 17

 Multiplication takes 57

 Matrix Size : 46
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 46,46 Matrix multiplication , elapsed time : 120
 
 Distribution takes 21
 Preconditioning takes 15

 Multiplication takes 67

 Matrix Size : 64
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 64,64 Matrix multiplication , elapsed time : 364
 
 Distribution takes 23
 Preconditioning takes 19

 Multiplication takes 119

 Matrix Size : 64
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 64,64 Matrix multiplication , elapsed time : 364
 
 Distribution takes 21
 Preconditioning takes 250

 Multiplication takes 591

 Matrix Size : 90
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 90,90 Matrix multiplication , elapsed time : 904
 
 Distribution takes 37
 Preconditioning takes 93

 Multiplication takes 508

 Matrix Size : 128
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 128,128 Matrix multiplication , elapsed time : 2933
 
 Distribution takes 81
 Preconditioning takes 105

 Multiplication takes 754

 Matrix Size : 128
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 128,128 Matrix multiplication , elapsed time : 2932
 
 Distribution takes 85
 Preconditioning takes 998

 Multiplication takes 2557

 Matrix Size : 182
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 182,182 Matrix multiplication , elapsed time : 7995
 
 Distribution takes 172
 Preconditioning takes 597

 Multiplication takes 3826

 Matrix Size : 256
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 256,256 Matrix multiplication , elapsed time : 24102
 
 Distribution takes 342
 Preconditioning takes 1302

 Multiplication takes 5642

 Matrix Size : 204
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 204,204 Matrix multiplication , elapsed time : 10887
 
 Distribution takes 214
 Preconditioning takes 534

 Multiplication takes 2644

 Matrix Size : 200
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 200,200 Matrix multiplication , elapsed time : 10146
 
 Distribution takes 201
 Preconditioning takes 339

 Multiplication takes 2467

 Matrix Size : 300
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 300,300 Matrix multiplication , elapsed time : 38642
 
 Distribution takes 470
 Preconditioning takes 4223

 Multiplication takes 17800

 Matrix Size : 320
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 320,320 Matrix multiplication , elapsed time : 50045
 
 Distribution takes 536
 Preconditioning takes 5017

 Multiplication takes 22459

 Matrix Size : 310
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 310,310 Matrix multiplication , elapsed time : 43150
 
 Distribution takes 500
 Preconditioning takes 4700

 Multiplication takes 19682

 Matrix Size : 400
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 400,400 Matrix multiplication , elapsed time : 102598
 
 Distribution takes 846
 Preconditioning takes 5011

 Multiplication takes 21189

 Matrix Size : 392
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 392,392 Matrix multiplication , elapsed time : 95017
 
 Distribution takes 811
 Preconditioning takes 5279

 Multiplication takes 20045


 Matrix Size : 16
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 16,16 Matrix multiplication , elapsed time : 6
 
 Distribution takes 2
 Preconditioning takes 1

 Multiplication takes 5

 Matrix Size : 32
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 32,32 Matrix multiplication , elapsed time : 40
 
 Distribution takes 22
 Preconditioning takes 3

 Multiplication takes 15


 Matrix Size : 64
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 64,64 Matrix multiplication , elapsed time : 363
 
 Distribution takes 34
 Preconditioning takes 9

 Multiplication takes 56



 Matrix Size : 128
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 128,128 Matrix multiplication , elapsed time : 2932
 
 Distribution takes 77
 Preconditioning takes 40

 Multiplication takes 444


 Matrix Size : 256
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 256,256 Matrix multiplication , elapsed time : 24101
 
 Distribution takes 334
 Preconditioning takes 434

 Multiplication takes 3149


 Matrix Size : 512
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 512,512 Matrix multiplication , elapsed time : 226290
 
 Distribution takes 1395
 Preconditioning takes 4735

 Multiplication takes 25001


 Matrix Size : 180
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 180,180 Matrix multiplication , elapsed time : 7368
 
 Distribution takes 139
 Preconditioning takes 96

 Multiplication takes 1029

 Matrix Size : 100
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 100,100 Matrix multiplication , elapsed time : 1261
 
 Distribution takes 41
 Preconditioning takes 20

 Multiplication takes 170


 Matrix Size : 184
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 184,184 Matrix multiplication , elapsed time : 7863
 
 Distribution takes 167
 Preconditioning takes 101

 Multiplication takes 1084


 Matrix Size : 400
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 400,400 Matrix multiplication , elapsed time : 102599
 
 Distribution takes 832
 Preconditioning takes 1958

 Multiplication takes 11469

 Matrix Size : 440
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 440,440 Matrix multiplication , elapsed time : 138312
 
 Distribution takes 1010
 Preconditioning takes 3001

 Multiplication takes 15430


 Matrix Size : 480
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 480,480 Matrix multiplication , elapsed time : 183887
 
 Distribution takes 1214
 Preconditioning takes 4007

 Multiplication takes 19650


 Matrix Size : 88
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 88,88 Matrix multiplication , elapsed time : 846
 
 Distribution takes 35
 Preconditioning takes 15

 Multiplication takes 122


 Matrix Size : 44
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 44,44 Matrix multiplication , elapsed time : 104
 
 Distribution takes 22
 Preconditioning takes 5

 Multiplication takes 26


 Matrix Size : 220
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 220,220 Matrix multiplication , elapsed time : 13643
 
 Distribution takes 228
 Preconditioning takes 233

 Multiplication takes 1904

 
 Matrix Size : 232
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 232,232 Matrix multiplication , elapsed time : 16053
 
 Distribution takes 262
 Preconditioning takes 292

 Multiplication takes 2109


 Matrix Size : 252
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 252,252 Matrix multiplication , elapsed time : 20918
 
 Distribution takes 312
 Preconditioning takes 406

 Multiplication takes 2878


 Matrix Size : 248
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 248,248 Matrix multiplication , elapsed time : 19790
 
 Distribution takes 304
 Preconditioning takes 385

 Multiplication takes 2696

 
 Matrix Size : 244
 Hypercube Dimension : 4 
 Mesh structure is : 4 x 4 
 Total Number of processors : 16 
 244,244 Matrix multiplication , elapsed time : 18917
 
 Distribution takes 299
 Preconditioning takes 358

 Multiplication takes 2543







/**************************///


 Matrix Size : 380
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 380,380 Matrix multiplication , elapsed time : 85622
 
 Distribution takes 752
 Preconditioning takes 4702

 Multiplication takes 18275


 Matrix Size : 384
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 384,384 Matrix multiplication , elapsed time : 90802
 
 Distribution takes 772
 Preconditioning takes 4873

 Multiplication takes 19575


 Matrix Size : 384
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 384,384 Matrix multiplication , elapsed time : 90802
 
 Distribution takes 778
 Preconditioning takes 4478

 Multiplication takes 19582


 Matrix Size : 300
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 300,300 Matrix multiplication , elapsed time : 38643
 
 Distribution takes 475
 Preconditioning takes 3594

 Multiplication takes 17775


 Matrix Size : 304
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 304,304 Matrix multiplication , elapsed time : 42129
 
 Distribution takes 487
 Preconditioning takes 4175

 Multiplication takes 17657


 Matrix Size : 306
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 306,306 Matrix multiplication , elapsed time : 41376
 
 Distribution takes 488
 Preconditioning takes 4062

 Multiplication takes 18519


 Matrix Size : 308
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 308,308 Matrix multiplication , elapsed time : 42257
 
 Distribution takes 493
 Preconditioning takes 4401

 Multiplication takes 18593

 Matrix Size : 312
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 312,312 Matrix multiplication , elapsed time : 44029
 
 Distribution takes 510
 Preconditioning takes 4598

 Multiplication takes 19784


 Matrix Size : 310
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 310,310 Matrix multiplication , elapsed time : 43153
 
 Distribution takes 500
 Preconditioning takes 4497

 Multiplication takes 19484


 Matrix Size : 248
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 248,248 Matrix multiplication , elapsed time : 19792
 
 Distribution takes 319
 Preconditioning takes 6152

 Multiplication takes 16855


 Matrix Size : 250
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 250,250 Matrix multiplication , elapsed time : 20659
 
 Distribution takes 329
 Preconditioning takes 6456

 Multiplication takes 17627


 Matrix Size : 212
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 212,212 Matrix multiplication , elapsed time : 12228
 
 Distribution takes 223
 Preconditioning takes 619

 Multiplication takes 3100

 Matrix Size : 208
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 208,208 Matrix multiplication , elapsed time : 12306
 
 Distribution takes 221
 Preconditioning takes 586

 Multiplication takes 2816


 Matrix Size : 204
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 204,204 Matrix multiplication , elapsed time : 10887
 
 Distribution takes 214
 Preconditioning takes 535

 Multiplication takes 2646


 Matrix Size : 200
 Hypercube Dimension : 3 
 Mesh structure is : 4 x 2 
 Total Number of processors : 8 
 200,200 Matrix multiplication , elapsed time : 10145
 
 Distribution takes 199
 Preconditioning takes 522

 Multiplication takes 2456


 Matrix Size : 240
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 240,240 Matrix multiplication , elapsed time : 19271
 
 Distribution takes 300
 Preconditioning takes 1902

 Multiplication takes 8784


 Matrix Size : 156
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 156,156 Matrix multiplication , elapsed time : 4756
 
 Distribution takes 124
 Preconditioning takes 523

 Multiplication takes 2455


 Matrix Size : 152
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 152,152 Matrix multiplication , elapsed time : 4388
 
 Distribution takes 118
 Preconditioning takes 483

 Multiplication takes 2191


 Matrix Size : 154
 Hypercube Dimension : 2 
 Mesh structure is : 2 x 2 
 Total Number of processors : 4 
 154,154 Matrix multiplication , elapsed time : 4574
 
 Distribution takes 120
 Preconditioning takes 379

 Multiplication takes 2222


 Matrix Size : 100
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 100,100 Matrix multiplication , elapsed time : 1261
 
 Distribution takes 50
 Preconditioning takes 634

 Multiplication takes 1207


 Matrix Size : 128
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 128,128 Matrix multiplication , elapsed time : 2933
 
 Distribution takes 85
 Preconditioning takes 996

 Multiplication takes 2558



 Matrix Size : 116
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 116,116 Matrix multiplication , elapsed time : 1968
 
 Distribution takes 70
 Preconditioning takes 946

 Multiplication takes 1824


 Matrix Size : 122
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 122,122 Matrix multiplication , elapsed time : 2298
 
 Distribution takes 76
 Preconditioning takes 867

 Multiplication takes 2134


 Matrix Size : 120
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 120,120 Matrix multiplication , elapsed time : 2141
 
 Distribution takes 74
 Preconditioning takes 1030

 Multiplication takes 1994



 Matrix Size : 118
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 118,118 Matrix multiplication , elapsed time : 2081
 
 Distribution takes 73
 Preconditioning takes 1128

 Multiplication takes 1943


 Matrix Size : 122
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 122,122 Matrix multiplication , elapsed time : 2298
 
 Distribution takes 76
 Preconditioning takes 873

 Multiplication takes 2134


 Matrix Size : 118
 Hypercube Dimension : 1 
 Mesh structure is : 2 x 1 
 Total Number of processors : 2 
 118,118 Matrix multiplication , elapsed time : 2081
 
 Distribution takes 72
 Preconditioning takes 929

 Multiplication takes 1943
